Об авторе
Об авторе.

Приложение детектор событий было разработано в ЦОМЭ ГС РАН (Центральная Опытно-Методическая Экспедиция Геофизической Службы Российской Академии Наук) сотрудником отдела программного обеспечения Акимовым А.П. в 2000г.

Если у Вас возникли какие-то вопросы к разработчику или Вы хотите сообщить о каких-нибудь неисправностях, то свои сообщения отсылайте по адресу электронной почты, указанному ниже.

Сайт ЦОМЭ ГС РАН: http://www.ceme.gsras.ru

Почта: prsn@ceme.gsras.ru


Главное приложение
Главное приложение.

Детектор событий работает как система звукового оповещения, определяя события с занесением информации в базу данных WSG. Событие - это в  данном случае время, подозрительное на землетрясение. Детектор обрабатывает данные, записанные в базе данных системы отображения волновых форм WSG. Обработка данных происходит автоматически, причём пользователь может выбрать каналы станций и их параметры, по которым определяется событие. Изменение параметров звукового сигнала производится через приложение для настройки детектора событий.

При запуске система визуализации начинает загружать данные из базы WSG и фильтрует их, определяя события. При этом на экране появляется следующее окно:

 После загрузки программа работает в автономном режиме, продолжая сканировать информацию из базы WSG. Информация выводится на экран по каналам станций следующим образом:

на рисунке показан пример вывода информации по каналам станций, заданных в файле настроек.

См. также


Звук
Звук.

Звуковой сигнал подаётся приложением, при определении события, если в параметрах настройки было указано, чтобы производилось оповещение по данному каналу. Событие - это в  данном случае землетрясение. Звук сопровождается мерцанием иконки [image] на [image] в окне приложения и [image] на [image] в системной панели.

Изменение параметров детектора событий производится через приложение для настройки системы визуализации данных.

См. также


Состав детектора
Состав детектора событий.

Детектор событий состоит из следующих файлов:

auz.exe	-	главное приложение, проверяет данные в соответствии с параметрами, указанными в настройке детектора.
auz.ini	-	файл настройки с параметрами запуска главного приложения, при отсутствии создаётся INIauz.exe
INIauz.exe	-	приложение для изменения настроек главного приложения, должно находиться в одном каталоге с auz.exe

См. также


Инструкция
Инструкция для работы с детектором событий.

Детектор событий работает в автоматическом режиме. Проверка данных производится автоматически в соответствии с параметрами, указанными в настройке детектора.

Изменение параметров детектора событий производится через приложение для настройки системы визуализации данных.

См. также


WSG
Система обработки сейсмических данных.